-- 支付设置表：默认、支付1、支付2、支付3、支付4，可排序，参数随排序变动，可开关
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `site_pay_option` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(32) NOT NULL COMMENT '显示名称：默认、支付1、支付2、支付3、支付4',
  `param` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '参数 0/1/2/3/4，随排序变动',
  `sort_order` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '排序序号',
  `enabled` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '是否开启：1开启 0关闭',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='支付设置（可拖拽排序、开关）';

-- 初始化 5 条：默认:0 支付1:1 支付2:2 支付3:3 支付4:4
INSERT INTO `site_pay_option` (`name`, `param`, `sort_order`, `enabled`) VALUES
('默认', 0, 0, 1),
('支付1', 1, 1, 1),
('支付2', 2, 2, 1),
('支付3', 3, 3, 1),
('支付4', 4, 4, 1);
